%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\section*{2018}

Raveh, E., Portnoy, S., \& Friedman, J. (2018). Myoelectric Prosthesis Users Improve Performance Time and Accuracy Using Vibrotactile Feedback When Visual Feedback Is Disturbed. \textit{Arch Phys Med Rehabil}, \textit{99}(11), 2263--2270.

\end{document}

